\LabelCols=4
\LabelRows=8
%
\LeftPageMargin=0.25in
\RightPageMargin=0.25in
\TopPageMargin=0.5in
\BottomPageMargin=0.5in
%
\InterLabelColumn=0mm% adjust as required
\InterLabelRow=0mm
%
\RightLabelBorder=1mm% adjust to taste
\LeftLabelBorder=1mm
\TopLabelBorder=6mm
\BottomLabelBorder=1mm
